set_option maxRecDepth 1_000_000
set_option maxHeartbeats 0

structure M where
  b0 : Unit
  b1 : Unit
  b2 : Unit
  b3 : Unit
  b4 : Unit
  b5 : Unit
  b6 : Unit
  b7 : Unit
  b8 : Unit
  b9 : Unit
  b10 : Unit
  b11 : Unit
  b12 : Unit
  b13 : Unit
  b14 : Unit
  b15 : Unit
  b16 : Unit
  b17 : Unit
  b18 : Unit
  b19 : Unit
  b20 : Unit
  b21 : Unit
  b22 : Unit
  b23 : Unit
  b24 : Unit
  b25 : Unit
  b26 : Unit
  b27 : Unit
  b28 : Unit
  b29 : Unit
  b30 : Unit
  b31 : Unit
  b32 : Unit
  b33 : Unit
  b34 : Unit
  b35 : Unit
  b36 : Unit
  b37 : Unit
  b38 : Unit
  b39 : Unit
  b40 : Unit
  b41 : Unit
  b42 : Unit
  b43 : Unit
  b44 : Unit
  b45 : Unit
  b46 : Unit
  b47 : Unit
  b48 : Unit
  b49 : Unit
  b50 : Unit
  b51 : Unit
  b52 : Unit
  b53 : Unit
  b54 : Unit
  b55 : Unit
  b56 : Unit
  b57 : Unit
  b58 : Unit
  b59 : Unit
  b60 : Unit
  b61 : Unit
  b62 : Unit
  b63 : Unit
  b64 : Unit
  b65 : Unit
  b66 : Unit
  b67 : Unit
  b68 : Unit
  b69 : Unit
  b70 : Unit
  b71 : Unit
  b72 : Unit
  b73 : Unit
  b74 : Unit
  b75 : Unit
  b76 : Unit
  b77 : Unit
  b78 : Unit
  b79 : Unit
  b80 : Unit
  b81 : Unit
  b82 : Unit
  b83 : Unit
  b84 : Unit
  b85 : Unit
  b86 : Unit
  b87 : Unit
  b88 : Unit
  b89 : Unit
  b90 : Unit
  b91 : Unit
  b92 : Unit
  b93 : Unit
  b94 : Unit
  b95 : Unit
  b96 : Unit
  b97 : Unit
  b98 : Unit
  b99 : Unit
  b100 : Unit
  b101 : Unit
  b102 : Unit
  b103 : Unit
  b104 : Unit
  b105 : Unit
  b106 : Unit
  b107 : Unit
  b108 : Unit
  b109 : Unit
  b110 : Unit
  b111 : Unit
  b112 : Unit
  b113 : Unit
  b114 : Unit
  b115 : Unit
  b116 : Unit
  b117 : Unit
  b118 : Unit
  b119 : Unit
  b120 : Unit
  b121 : Unit
  b122 : Unit
  b123 : Unit
  b124 : Unit
  b125 : Unit
  b126 : Unit
  b127 : Unit
  b128 : Unit
  b129 : Unit
  b130 : Unit
  b131 : Unit
  b132 : Unit
  b133 : Unit
  b134 : Unit
  b135 : Unit
  b136 : Unit
  b137 : Unit
  b138 : Unit
  b139 : Unit
  b140 : Unit
  b141 : Unit
  b142 : Unit
  b143 : Unit
  b144 : Unit
  b145 : Unit
  b146 : Unit
  b147 : Unit
  b148 : Unit
  b149 : Unit
  b150 : Unit
  b151 : Unit
  b152 : Unit
  b153 : Unit
  b154 : Unit
  b155 : Unit
  b156 : Unit
  b157 : Unit
  b158 : Unit
  b159 : Unit
  b160 : Unit
  b161 : Unit
  b162 : Unit
  b163 : Unit
  b164 : Unit
  b165 : Unit
  b166 : Unit
  b167 : Unit
  b168 : Unit
  b169 : Unit
  b170 : Unit
  b171 : Unit
  b172 : Unit
  b173 : Unit
  b174 : Unit
  b175 : Unit
  b176 : Unit
  b177 : Unit
  b178 : Unit
  b179 : Unit
  b180 : Unit
  b181 : Unit
  b182 : Unit
  b183 : Unit
  b184 : Unit
  b185 : Unit
  b186 : Unit
  b187 : Unit
  b188 : Unit
  b189 : Unit
  b190 : Unit
  b191 : Unit
  b192 : Unit
  b193 : Unit
  b194 : Unit
  b195 : Unit
  b196 : Unit
  b197 : Unit
  b198 : Unit
  b199 : Unit
